---
title: REALITY
description: راه‌اندازی یک ورودی VLESS + REALITY همراه با XTLS-Vision در 3x-ui — کلیدها، short IDها، SNI، اثرانگشت‌ها و اشتباهات رایج.
icon: ShieldCheck
---

**REALITY** یک لایه‌ی امنیتی انتقال در Xray است که پروکسی شما را به‌شکل ترافیک
عادی به یک وب‌سایت واقعی و پرطرفدار جلوه می‌دهد. برخلاف TLS کلاسیک، سرور شما به
**هیچ گواهی اختصاصی** نیاز ندارد — دست‌دهی (handshake) TLS سایت مقصد (`dest`) را
قرض می‌گیرد. در ترکیب با جریان **XTLS-Vision**، سریع است و در برابر بازرسی عمیق
بسته‌ها (DPI) مقاومت می‌کند.

REALITY همراه با **VLESS** (و Trojan) به‌کار می‌رود. جریان توصیه‌شده
`xtls-rprx-vision` است.

## تنظیمات کلیدی

وقتی **REALITY** را به‌عنوان حالت امنیتی روی یک ورودی VLESS انتخاب می‌کنید، 3x-ui
این فیلدها را نمایش می‌دهد:

| فیلد                     | چیست                                                               |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| **Dest (target)**        | یک سایت TLS واقعی برای جعل هویت، برای مثال `www.microsoft.com:443`. |
| **SNI / Server Names**   | نام میزبانی که کلاینت‌ها ارسال می‌کنند؛ باید با گواهی مقصد بخواند.  |
| **Public / Private key** | یک جفت‌کلید **x25519**. کلید خصوصی روی سرور باقی می‌ماند.           |
| **Short IDs**            | رشته‌های Hex برای احراز هویت کلاینت‌ها (می‌توانید چندتا داشته باشید).|
| **Flow**                 | روی `xtls-rprx-vision` تنظیم شود.                                  |
| **Fingerprint (uTLS)**   | اثرانگشت TLS کلاینت برای تقلید، برای مثال `chrome`.                 |

کلید خصوصی با ابزار `x25519` از Xray تولید می‌شود (پنل می‌تواند این جفت‌کلید را
برای شما بسازد):

```bash title="generate an x25519 keypair"
xray x25519
```

## راه‌اندازی در پنل

<Steps>

<Step>
### ساخت یک ورودی VLESS

یک ورودی جدید اضافه کنید، پروتکل **VLESS** را انتخاب کنید و **Security** را روی
**reality** تنظیم کنید.
</Step>

<Step>
### انتخاب مقصد (dest) و SNI

سایتی معتبر که از TLS 1.3 و HTTP/2 پشتیبانی می‌کند و هم از سرور و هم از کلاینت‌های
شما در دسترس است انتخاب کنید (برای مثال `www.microsoft.com:443`). نام سرورها / SNI
را طوری تنظیم کنید که با گواهی آن سایت بخواند.
</Step>

<Step>
### تولید کلیدها و short IDها

جفت‌کلید x25519 و یک یا چند short ID تولید کنید. **کلید خصوصی** را محرمانه نگه
دارید؛ کلاینت‌ها فقط **کلید عمومی** را دریافت می‌کنند.
</Step>

<Step>
### تنظیم جریان و اثرانگشت

از جریان `xtls-rprx-vision` و یک اثرانگشت رایج uTLS مانند `chrome` استفاده کنید.
</Step>

<Step>
### افزودن کلاینت و اشتراک‌گذاری لینک

یک کلاینت بسازید، سپس از لینک اشتراک‌گذاری یا کد QR آن در یک برنامه‌ی سازگار
(v2rayNG، Hiddify، Mihomo و دیگران) استفاده کنید.
</Step>

</Steps>

## پیکربندی چه شکلی است

روی سرور، `streamSettings` یک ورودی REALITY تقریباً به این شکل است:

```json title="server inbound (excerpt)"
{
  "network": "tcp",
  "security": "reality",
  "realitySettings": {
    "dest": "www.microsoft.com:443",
    "serverNames": ["www.microsoft.com"],
    "privateKey": "<x25519 private key>",
    "shortIds": ["<hex short id>"],
    "fingerprint": "chrome"
  }
}
```

لینک اشتراک‌گذاری متناظر کلاینت، پارامترهای **عمومی** را حمل می‌کند:

```text title="vless:// (excerpt)"
vless://<uuid>@<server>:443?security=reality&pbk=<public-key>&sid=<short-id>&sni=www.microsoft.com&fp=chrome&spx=%2F&flow=xtls-rprx-vision#my-reality
```

- `pbk` — کلید **عمومی** REALITY
- `sid` — short ID (با یکی از موارد روی سرور می‌خواند)
- `sni` — نام سرور (با گواهی مقصد می‌خواند)
- `fp` — اثرانگشت کلاینت
- `spx` — مسیر spiderX
- `flow` — `xtls-rprx-vision`

## اشتباهات رایج

<Callout type="warn">

- **مقصد نامناسب.** مقدار `dest` باید یک سایت واقعی باشد که از **TLS 1.3** و
  **HTTP/2** پشتیبانی می‌کند، در دسترس است و در منطقه‌ی شما مسدود نیست. سایتی را
  انتخاب کنید که مالک آن نیستید و ترافیک زیادی دارد.
- **عدم تطابق SNI.** مقدار SNI / نام سرورها باید با گواهی واقعی مقصد بخواند، وگرنه
  دست‌دهی، استتار را لو می‌دهد.
- **نشت کلید خصوصی.** فقط و فقط **کلید عمومی** را میان کلاینت‌ها توزیع کنید.
- **جریان نادرست.** REALITY + XTLS-Vision به `flow = xtls-rprx-vision` هم در ورودیِ
  مدخل کلاینت و هم در لینک اشتراک‌گذاری نیاز دارد.
- **هسته‌های قدیمی کلاینت به‌طور پیش‌فرض رد می‌شوند.** خالی گذاشتن
  **حداقل نسخه کلاینت** به معنای «بدون محدودیت» نیست: Xray-core به حداقل داخلیِ
  نسخهٔ هسته‌ای که اجرا می‌کنید (در نسخه‌های فعلی 26.3.27) بازمی‌گردد تا اثر انگشت‌های TLS کلاینت‌ها تازه
  بمانند؛ در نتیجه هسته‌های شخص ثالث مانند Mihomo و sing-box حتی با پیکربندی
  کاملاً درست در تأیید REALITY شکست می‌خورند — کلاینت‌ها تایم‌اوت می‌بینند و فقط
  اپلیکیشن‌های مبتنی بر Xray-core وصل می‌شوند. تنها در صورت نیاز به پشتیبانی از
  آن‌ها مقدار `1.0.0` را تنظیم کنید؛ این کار اثر انگشت‌های قدیمی را هم می‌پذیرد.

</Callout>

## تولید یک پیکربندی

از تولیدکننده‌ی زیر برای ساخت یک جفت‌کلید تازه‌ی X25519، UUID و short ID استفاده
کنید، سپس JSON ورودی سرور و لینک اشتراک‌گذاری کلاینت را کپی کنید. همه‌چیز **در
مرورگر شما** محاسبه می‌شود — هیچ کلید یا لینکی به جایی ارسال نمی‌شود.

<RealityConfigGenerator />

<Callout type="info">
  **کلید خصوصی** فقط به سرور شما تعلق دارد. لینک تولیدشده‌ی `vless://` (که حاوی
  **کلید عمومی** است) را با کلاینت‌ها به اشتراک بگذارید.
</Callout>
